Rückseite

Vorderseite

Flyer mit Einfachfalz

A6

Innenseite links

Sicherheitsabstand (5 mm):
Bitte platzieren Sie die wichtigen Bildinhalte und Textelemente in diesem Bereich, um einen unerwünschten Anschnitt während der Produktion zu vermeiden.

Endformat (210 mm x 148 mm):
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Produkt. Wichtig: Bitte ziehen Sie Bilder, welche randlos erscheinen sollen, über diesen Rahmen hinaus!

Beschnittzugabe (3 mm umlaufend):
Ziehen Sie die Bilder, Hintergrundﬂächen und Objekte bis in diesen Bereich, um weiße Ränder nach dem Druck zu vermeiden. Dieser Bereich wird nach dem Druck abgeschnitten.

Falzlinie (von links 105 mm):
An diesen Linien wird Ihr Produkt gefalzt. Bitte lassen Sie Ihre Texte nicht bis zur Linie laufen.

Innenseite rechts

Die Ebene „Vorlage“ wird nicht gedruckt. Sie können Ihre Gestaltung in „Meine Ebene“ anlegen.
Ihre Bilder sollten mit mindestens 300 dpi angelegt sein.
Ihre PDF exportieren Sie bitte im Format PDF-X3 und CMYK-Farbraum.